EVLA Station Cost for Fixed Total Area

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Antennas per Station

C o st ,K $

0

5

10

15

20

25

30

D ia m et er ,m

Cost @ $240K Electronics Cost @ $120K Electronics Diameter